目錄

簡介

本文檔介紹影響2024-01-13上的漫遊客戶端的定期維護視窗。

概觀

進行了計畫的維護活動，以提高資料庫效能和可靠性。在這個1小時時段內，某些與漫遊客戶端相關的服務暫時受到影響。

維護計畫

- 資料日期:2024-01-13

- 開始時間:06:30 UTC

- 結束時間:07:30 UTC

- 持續時間:1小時

- 受影響的元件：漫遊客戶端

受影響的服務

在維護時段內，這些服務受到影響：

- 新的漫遊客戶端註冊：

新註冊不可用。

- 配置更改：

在維護與漫遊客戶端同步之前所做的配置更改。在維護期間所做的新更改在視窗結束之後生效。

- 儀表板更改：

無法訪問SWG覆蓋和漫遊客戶端刪除的安全網路網關(SWG)覆蓋設定和批次操作等操作。

- 管理員檢視：

您可以檢視以前為漫遊電腦配置的值（如標識名），但不能進行更改。

- 漫遊客戶端資訊：

諸如上次同步、身份名稱、主機名和狀態等資訊可能不會顯示最新更新。

行動

規劃新的漫遊客戶端部署，並在維護視窗之外進行更改，以避免中斷。

尋找詳細資訊

有關詳細資訊，請參閱您的支援聯絡人或官方Umbrella文檔。