目錄

簡介

為什麼SWG阻止從URL刪除片段(#)?

簡介

本檔案將說明為什麼SWG封鎖會從URL移除片段(#)。

為什麼SWG阻止從URL刪除片段(#)?

當您嘗試阻止嵌入了井號標籤(#)的URL時，一些合法URL會被無意阻止。例如，「www.google.com/?gws_rd=ssl#abcdefg」是惡意連結，已新增到阻止清單，但您無法訪問Google。

將複雜的URL輸入瀏覽器時，瀏覽器只處理片段（如#）之前的URL部分，並由Cisco Umbrella匹配以將其阻止。因此，即使將整個URL新增到目標清單，錨點之後的部分也會被剝離。在之前的示例中，「www.google.com/?gws_rd=ssl#abcdefg」變為「www.google.com/?gws_rd=ssl」，您對Google的訪問現在被阻止。