目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

要執行的步驟

簡介

本文檔介紹向Cisco Umbrella中啟用了SAML的多組織控制檯或MOC和子組織新增新使用者時的預期行為。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

在多組織中，建議先將使用者新增到「單點登入」MSP組織中，然後在以後邀請到相關的其他子組織。

如果您反過來執行此操作，即先在子組織中建立用戶，然後在MSP組織中建立使用者，則使用者需要靜態密碼才能加入「單一登入」組織。  這對於大多數客戶來說都是不受歡迎的。

要執行的步驟

1.將使用者新增到多組織中，然後執行操作。

2.將使用者新增到secure x中並按照電子郵件說明操作。

3.先登入到「多組織」，然後登入到子組織，然後檢視它是否有效。