目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

啟用IKEv2的步驟

簡介

本檔案介紹Meraki用於IPsec通道的通訊協定。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

Umbrella使用IPsec通訊協定進行通道傳輸。IPsec有多個元件，其中一個關鍵元件是IKE，它管理著與對等體的協商、身份驗證和證書交換。它還使用keep alive機制來維護會話。Umbrella僅支援IKEv2，比IKEv1更快，更安全。Meraki支援IPsec隧道的IKEv1和IKEv2。

啟用IKEv2的步驟

要在Meraki和Umbrella之間成功建立IPsec隧道，請參閱此Meraki知識庫文章： MX和Umbrella SIG IPSec隧道

如果您需要在Meraki控制面板中配置隧道的幫助，請聯絡Meraki支援。