目錄

簡介

概觀

標識漫遊電腦

2020年2月1日之後安裝的新漫遊客戶端：

2020年2月1日之前的現有漫遊客戶端安裝：

簡介

本文檔介紹Umbrella的漫遊電腦主機名同步功能。

概觀

本文討論在控制面板上檢視漫遊客戶端主機名時預期的情況。對於所有新部署，名稱為當前主機名。對於2020年之前的部署，請閱讀本指南以瞭解客戶端命名。2020年之前的所有客戶端的預設值是安裝時的主機名。

標識漫遊電腦

過去，當電腦本身的主機名發生更改時，Umbrella控制面板中漫遊客戶端的標籤不會更新。  這對長期管理來說是一個大問題，因此我們採取了一些步驟來實現同步。本文的其餘部分概述了該過程的工作原理。

此功能適用於獨立漫遊客戶端安裝和AnyConnect的整合模組，並且適用於所有作業系統。

2020年2月1日之後安裝的新漫遊客戶端：

現在所有新的漫遊客戶端安裝都具有3個屬性，首次安裝RC時，這些屬性都相同：

- 標識名稱:標識的名稱（如在Umbrella控制面板中）；管理員可以更改此設定。

- 主機名:終端電腦的當前主機名；由安裝在終端上的漫遊客戶端提供，並定期更新。

- 原始主機名:首次安裝漫遊客戶端時的主機名。

如果漫遊客戶端的主機名屬性在端點更改，將同步以使身份名與主機名相同。唯一的例外是管理員手動更改身份名稱；如果主機名發生更改，則自定義身份名稱保持不變。

2020年2月1日之前的現有漫遊客戶端安裝：

對於現有的漫遊客戶端安裝，有三種情況：

1. 主機名和身份名相同。此處不執行任何操作。

2. 主機名自初始安裝後已更改。現在，身份名會自動刷新，主機名屬性保持不變。

3. 標識名稱自初始安裝後已手動更改（重新命名）。此RC的Hostname屬性已更新，但Identity Name未更改。

如果您更改了某個標識名稱，需要將其重新同步到主機名，您可以直接將它更改回自己的名稱，但我們已新增了一個按鈕來使其更簡單 — 只需按一下重新命名圖示（筆圖示），您就會看到藍色的「匹配主機名」選項：

Screen_Shot_2020-01-28_at_11.20.17_AM.png

附註：對主機名的更改不會立即發生。  更改電腦的真實主機名後，可以在控制面板中的任意位置刷新數小時到24小時。  這是因為同步更新是在我們的客戶群中運行的後台進程，它執行速度很慢以確保一致性。