目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

配置完全升級的延遲

簡介

本檔案介紹對將思科傘狀虛擬裝置(VA)上的自動升級延遲最多90天的支援。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 只有在運行版本2.8.4或更高版本的虛擬裝置上才強制推遲。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella虛擬裝置。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

Cisco Umbrella現在支援將虛擬裝置上的自動升級推遲最多90天。

附註：此延遲僅適用於需要重新啟動虛擬裝置的完全升級版本。修補程式不需要VA重新啟動，因此不會延遲；va會在配置的自動升級視窗中自動應用補丁程式。通過更改版本號的第三位來標識補丁程式。版本的第一位或第二位會因為完全升級而更改。

配置完全升級的延遲

要配置完全升級的延遲，請執行以下操作：

1.在控制面板中，導航到控制面板上的「站點和Active Directory」頁。

2.前往此頁的設定索引標籤。

3.在自動更新部分下，找到延遲90天虛擬裝置升級設定。可以開啟啟用延遲選項以啟用此功能，也可以關閉以禁用此功能。預設情況下禁用推遲。

UpgradeDelay2 .png

如果啟用了延遲功能，則您的虛擬裝置不會在新版本可用後立即自動升級。自動升級發生在新版本發佈到VA各自的發佈階段後90天。

對延遲設定所做的任何更改只能由完整的管理員完成，然後記錄到管理員稽核日誌中。

如果啟用了延遲，則它適用於組織中的所有虛擬裝置。要在90天完成之前有選擇地升級某些VA，請選擇需要升級的VA，然後選擇Upgrade按鈕。此按鈕僅在VA下載新版本後顯示。

顯示的對話方塊顯示VA自動升級的截止日期。在此日期之後的下一個升級視窗中自動升級VA。

如果下載了多個版本，則可以選擇VA可以升級到的版本。

UpgradeOptions.png

通過自動升級延遲功能，您現在可以選擇手動觸發一個或多個VA的升級，並在允許將其他VA自動升級到此版本之前在您的環境中驗證新版本。