目錄

簡介

應用網格

應用詳細資訊

按日期篩選

更多資訊

常見問題

我已將該應用標籤為「未批准」，為什麼它未被阻止？

是否有可能檢視每個被阻止的請求的日誌？

簡介

本文檔介紹應用發現報告中的已阻止請求：App Grid（佔總數的百分比）和App Details（每個身份計數）。

應用網格

「阻止的%」顯示一段時間內您的Umbrella組織被阻止的DNS請求百分比。預設時間段為90天。

360015971991

應用詳細資訊

「已阻止」列顯示Umbrella組織（此特定應用）中每個身份的已阻止DNS請求數。預設時間段為90天。

可通過兩種方式訪問此資料：

- 按一下主App Grid報表中的標識計數

- 按一下應用名稱，然後選擇「身份」頁籤

360018187812

按日期篩選

要獲取有關被阻止流量的百分比的更多最新資料，可以按日期過濾該報告。   這讓我們能夠更好地洞察近期政策變化的影響。  此篩選器在應用網格和應用詳細資訊中均可用。

例如，可以過濾主應用網格，以顯示昨天阻止的請求：

360015928892

附註：預設時間段為90天，但可以過濾到一天。其他日期範圍目前尚不可用，但是產品路線圖上有這些日期範圍。

更多資訊

請務必記住以下幾點：

- 每個塊表示由Umbrella過濾的個別DNS請求。

- 有些應用自然會生成比其它應用更多的DNS請求。  有些應用即使在使用時也很少生成DNS流量，而有些應用即使在空閒時也生成頻繁請求。  Umbrella會計算點選次數，但不知道使用者的意圖。

- 所有型別的Umbrella DNS塊都會計數。  這包括安全、內容、目標清單、應用程式和其他塊。

- 阻止應用程式預期不會對應用程式發現報告產生任何直接影響……

- 應用發現資料每天僅聚合一次

- 預設檢視顯示90天的資料，因此可能需要一些時間來反映100%的阻止情況。

常見問題

我已將該應用標籤為「未批准」，為什麼它未被阻止？

「未批准」是一個標籤，可幫助處理工作流，但不會實際阻止應用。  您必須通過其他方式（例如「應用程式設定」頁面）阻止應用：

360022777211

是否有可能檢視每個被阻止的請求的日誌？

目前，應用發現報告無法執行此級別的「法證」調查。  但是，您可以使用Umbrella活動搜尋搜尋被阻止的應用程式。應用程式篩選器顯示在「高級搜尋」對話方塊中。

360015931092

附註：目前，此功能僅適用於受支援阻止的應用程式（那些在「應用程式設定」中的應用程式）。