目錄

簡介

虛擬裝置

Active Directory聯結器

簡介

本文檔介紹Umbrella虛擬裝置和Active Directory聯結器的支援模型。

虛擬裝置

Cisco Umbrella僅支援：

- 虛擬裝置的當前主要版本和

- Virtual Appliance的先前主要版本 — 在發佈當前主要版本到最終生產路徑後的90天內，僅支援此版本。

例如，如果最終生產路徑上提供的VA的最新主版本是3.3版，則Umbrella支援團隊僅支援3.3.x版和3.2.x版。3.4.x版發佈到最終生產路徑後，即停止對3.2.x版的支援，對3.3.x版的支援被限制在90天內。要求客戶確保其虛擬裝置在發佈此版本後的90天內升級到最新版本。思科不保證最新版本中的所有補丁或修復程式都可在先前版本上使用，因此建議客戶將其VA升級到最新主要版本以接收最新補丁程式。

確保虛擬裝置能夠通過埠443 TCP訪問disthost.umbrella.com，以便它們能夠下載新版本。還必須滿足此處提到的所有其他前提條件，虛擬裝置才能成功升級。

Active Directory聯結器

Cisco Umbrella僅支援Active Directory聯結器的當前主要版本。

例如，如果最終生產路徑上可用的AD聯結器的最新主要版本為1.11，則Umbrella支援團隊僅支援1.11.x版。一旦版本1.12發佈到最終的生產路徑，就停止了對版本1.11.x的支援。要求客戶確保其Umbrella AD聯結器儘快升級到最新版本。思科不保證針對早期版本發佈補丁程式。

確保Active Directory聯結器能夠通過埠443 TCP訪問disthost.umbrella.com，以便他們能夠下載新版本。若要使AD聯結器成功升級，還必須滿足此處提到的所有其他先決條件（對於在同一Umbrella站點中部署了虛擬裝置的AD聯結器）或這裡（對於在同一Umbrella站點中部署了虛擬裝置的AD聯結器）。