目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

問題

解決方案

簡介

本文檔介紹如何增加DLP精確資料匹配索引器的可用記憶體，以便在Cisco Umbrella中處理大型資料來源。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

Exact Data Match Indexer是Umbrella DLP中的精確資料匹配功能的一部分。  該工具為客戶資料來源（CSV檔案）編制索引，並生成關鍵記錄的指紋，上傳到Umbrella以用於DLP策略。本文說明如何增加索引器處理大型資料來源的可用記憶體。

問題

當為大型資料來源（CSV檔案）編制索引時，將顯示以下錯誤：

ERROR: Out of heap space; please rerun with an increased size (-Xmx).

解決方案

運行-Xmx索引工具，並指定要分配給索引工具的記憶體量。  記憶體分配可以用百萬位元組(m)或千百萬位元組(g)來指定。 舉例來說：

- -Xmx1000m = 1000百萬位元組（1024百萬位元組）

- -Xmx1g = 1 GB(1074 MB)

所需的記憶體取決於原始檔（CSV檔案）的檔案大小。 Umbrella建議分配至少兩倍於源CSV檔案大小的記憶體。

例如，如果源資料為512 MB，記憶體可以按如下方式分配：

java -X1g -jar edm-indexer.jar -i source_file.csv -e template-id

如果工具以自動方式運行，則必須增加記憶體分配以考慮源資料大小的變化。