目錄

簡介

如何將Cisco Umbrella控制面板配置為自動刷新而不超時？

簡介

本文檔介紹如何將思科Umbrella控制面板配置為自動刷新而不超時。

如何將Cisco Umbrella控制面板配置為自動刷新而不超時？

某些使用者要求使Umbrella不超時和自動刷新，尤其是可以在會議室中設定的儀表板上，以便每個人觀看。

由於Umbrella的報告功能接近即時性，因此Umbrella無法輕鬆實現自動刷新功能，因為這樣做時，關鍵資訊會在使用者集中精力時立即消失。

但是，對於某些使用者或某些儀表板上的使用者（例如操作中心的牆上），可能需要自動刷新。

有兩種方法可以執行此操作：

1.為控制面板建立唯一的、僅用於報告型別的使用者。

2.安裝宏生成程式或自動刷新外掛，然後根據需要將其設定為刷新。需要注意的重要一點是，報告在URL中有編碼引數，大多數（如果不是全部）報告有滑動時間刻度（「過去24小時」），該時間刻度使您可以輕鬆地每隔X分鐘刷新一次。

如果您希望偶爾刷新，但由於控制板的自動鎖定功能導致請求超時，請與Umbrella支援聯絡。

附註：Umbrella Support不支援此類瀏覽器外掛。Umbrella鼓勵您為您的環境找到合適的工具，通過自動化複製基本的「刷新」按鈕功能。