目錄

簡介

組態選項

重要注意事項：

此部署模式存在一些已知限制：

簡介

本文說明如何使用事件日誌收集器和域配置Active Directory聯結器(ADC)。

組態選項

有兩個設定選項可用於使用Active Directory:

1. 正在註冊域控制器：這涉及使用虛擬裝置(VA)和AD聯結器，AD聯結器直接與所有已註冊的域控制器(DC)通訊。

2. 事件日誌收集器：此設定包括域、VA和AD聯結器。在此場景中，Windows事件日誌轉發將資訊從DC傳送到中央事件日誌收集器伺服器。然後，AD聯結器僅與此中央伺服器通訊，而非DC

22062473499540

22062473502228

22062518240276

請注意：註冊域控制器和新增域是不同的過程。

22062518241684

1. 要在Umbrella控制面板中啟動配置，請導航到Deployments > Configuration > Sites and Active Directory，然後點選Add。選擇Windows Event Log Collector，然後按一下「下一步」。

22062473507220

2.客戶可以檢查日誌檔案屬性（在Windows事件檢視器中）以查詢日誌的名稱。請注意，輸入的日誌檔名稱必須沒有.evtx副檔名或完整路徑詳細資訊。

22062518244756

重要注意事項：

為使聯結器正常工作，必須繼續執行正常部署步驟：

1. 在「站點和Active Directory」頁面上註冊「域」，以便進行使用者設定。這是必要的，因為沒有註冊的DC來同步使用者/組。

2. 部署「虛擬裝置」。

此部署模式存在一些已知限制：

- 即使工作正常，聯結器也可能出現錯誤狀態。

為了使AD聯結器高效工作，需要某些許可權。您可以在此處檢視這些許可權：OpenDNS_Connector使用者所需的許可權。