目錄

簡介

自動更新概覽

自動更新流程

簡介

本文檔介紹自動更新如何用於Umbrella漫遊客戶端，並概述用於管理更新排程的選項。

自動更新概覽

Umbrella漫遊客戶端會在新版本可用時從Umbrella下載新版本，從而自動更新到最新可用版本。

- Umbrella不使用固定的發佈週期；系統會根據新功能、錯誤修正和行為變更的需要發佈更新。

- 您可以訂閱發佈通知論壇，接收有關新版本的電子郵件更新。

- 您無法阻止您的組織接收最新的Umbrella漫遊客戶端更新。

- 要獲得對更新管理和排程的控制，請升級到Secure Client，它提供了這些功能。

自動更新流程

1. Umbrella漫遊客戶端通過HTTPS檢查Umbrella API每隔1-2小時更新一次。

2. 如果有更新的版本，客戶端會將其下載到臨時資料夾中：

- Windows:

C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Upgrades

- macOS:

/Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client

3. 檢測到新版本後，客戶端會選擇在5到20分鐘之間的隨機時間開始安裝。這種稱為「抖動」的隨機延遲可防止大量客戶端同時下載更新，從而降低了Umbrella基礎架構和頻寬有限的客戶網路的網路飽和風險。