目錄

簡介

概觀

解決方案

簡介

本文檔介紹如何在網路隧道上啟用雲交付的防火牆策略報告。

概觀

預設情況下，未啟用Umbrella雲交付防火牆的報告。必須在每個網路隧道上手動啟用該功能，才能接收雲交付的防火牆策略的報告。

解決方案

要在控制面板上啟用報告，請執行以下操作：

1. 導覽至Policies > Firewall。

2. 選擇網路隧道以啟用報告。

3. 按一下所選隧道右側的三個點。

4. 切換Logging開關以啟用報告。

360055369031

5.切換要啟用日誌記錄的交換機。

360055232232