目錄

簡介

背景資訊

禁用安全Web網關

簡介

本檔案介紹如何防止安裝AnyConnect安全Web閘道模組(SWG)模組。

背景資訊

思科宣佈Cisco AnyConnect於2023年停用。思科於2024年4月2日宣佈Umbrella漫遊客戶端壽命終止，支援的最後日期是2025年4月2日。許多Cisco Umbrella客戶已經從遷移到Cisco Secure Client中受益，我們鼓勵您儘快開始遷移，以獲得更好的漫遊體驗。閱讀此知識庫文章中的詳細資訊：如何在Umbrella模組中安裝Cisco Secure Client?

安全Web閘道模組(SWG)與漫遊安全模組（您不能分隔這些模組）一起安裝在AnyConnect版本4.8 MR1+中。如果Cisco Umbrella許可證包含對安全網際網路網關(SIG)的訪問，則安裝時啟用SWG模組。

禁用安全Web網關

不想啟用SWG模組（預設操作）的客戶可以禁用其CiscoUmbrella控制面板上Deployments > Roaming Computers > Client Settings下的功能：

26452882497812