目錄

簡介

概觀

必要條件

Umbrella控制面板

MS Intune控制檯

簡介

本文檔介紹使用MS Intune配置Umbrella證書調配。

概觀

本配置指南涵蓋通過MS Intune調配Umbrella根CA所需的元素。

必要條件

- Umbrella儀表板訪問許可權

- Umbrella根CA

- MS Intune控制檯訪問

Umbrella控制面板

1. 在Deployments > Configuration > Root Certificate下訪問您的Umbrella控制面板並下載Umbrella根CA:

blobid0.png

MS Intune控制檯

1. 訪問MS Intune MDM並進入裝置>配置檔案>建立配置檔案>選擇平台:
86b492a7fb03fb72fa2c255ed5f34309fc7427aee918937b6990a66f956dc9ac.png

2. 指定「配置檔案型別」並使用「模板」，然後查詢「受信任證書」，然後按一下建立:
ca00d2c34ecac4f6fe2584d61b9c8a9832c458d7c083e0aabb532b8c8ebcd7aa.png

3. 為受信任的證書配置檔案輸入有意義的名稱，然後按一下下一步。
dfd78f03070787c9ffc4c6c968929d7a12be36429590740ed27641144cf143cf.png

4. 上傳Umbrella根CA並指定目標儲存，然後點選下一步:
a318563a22a600910b206f01cdfeb483ccc04cb0e15a1757c48e663cfe234ec0.png

93effe94c92c3b063c406e89c4b6d0f759cb8c5d606302e3701b702b1a8cb213.png

5. 指定要分配Umbrella根CA的使用者/裝置組。
c436635d3e0dce29ec76802ffb26e604964abe08862c00ec25866dbf4a9d5b95.png

6. 或者，指定「適用性規則」，然後按一下下一步。

7. 檢查配置是否正確執行，然後按一下Create。
6329621f732c63ec97b6ef656b78dc1c392fe976105a0c3dbb7a779b945ba7e8.png

8. 建立配置檔案。

40c213cc1de22637d88e671a7074d58426573aed1f2fb7ebfda4bc338a691d84.png

9. 按一下配置檔案導航到「Overview page」，在該頁中可以檢查分配狀態和實施Umbrella Root CA的裝置數量。
24b011d4b760c8245d7a4363e885857dea9881cb4ef0a683b83024e4e618ac9c.png

10. 您也可以點選「裝置狀態」部分以確認已成功部署的裝置。
cadac2eb3017c37d68f0f8aa8230508ea33777afb93250291384962555a4de2b.png

11. 您也可以在終端裝置根CA儲存上確認安裝：
a9e8eaebad6df501ad7627dbc87f5ea6cf9488b273925c5277fbf8a396ae1a49.png