目錄

簡介

概觀

解決方案

簡介

本文檔介紹如何停用虛擬裝置(VA)。

概觀

有時您可能需要替換或刪除VA，在大多數環境中，只需將DHCP切換到一個新地址，然後等待TTL完成租用即可。

但是，在某些環境中，例如伺服器可能使用靜態配置的IP設定的環境中，很難百分之百確信所刪除的VA不再服務於任何流量。  目前，標準報告工具也不提供「按當前值」報告功能。  那麼，您如何知道當虛擬助理不再有客戶指向它時？

解決方案

您可以將「Umbrella Sites」功能與計畫報告結合使用。

1. 導航到部署>站點和Active Directory >設定，然後點選新增新站點為每個要取消使用的VA建立一個新站點。例如，為站點命名：decomVA1、decomVA2等。

2. 然後返回「站點」和「活動目錄」，將VA1新增到站點「decomVA1」，將VA2新增到站點「decomVA2」等。

過程可以在以下位置找到：管理站點

任何直接指向這些VA的DNS請求都會在「站點」標識下報告。

3. 您可以為每個新「站點」建立計畫報告，以檢視每個虛擬助理每天/每週處理的流量的日誌。

有關如何安排報告的詳細資訊，請訪問以下網站：安排報告

報告顯示VA看到DNS請求來源的內部源IP。   請記住，如果使用者仍存在ADMapping（使用者名稱到IP對映），也可以報告此情況。

4. 然後您可以找到最後幾個主機（如果有），並將它們配置為指向新的DNS伺服器。

5. 關閉電源並刪除要取消使用的VA。