目錄

簡介

概觀

更新證書

簡介

本檔案將說明SWG使用者識別的Umbrella SAML憑證的到期時間。

概觀

用於SWG使用者識別的Umbrella SAML證書將於2023年8月12日06:44:04(UTC)到期。 該證書將延期並於2023年7月12日提供。這樣，您就可以在8月12日之前使用續訂的Umbrella SAML證書更新身份提供程式(IdP)。

更新證書

更新證書對於避免SAML使用者身份驗證失敗以及這些使用者的Internet訪問丟失至關重要。第一次通訊旨在讓您知道即將發生的此事件，並提供時間與您的身份提供程式一起計畫和安排證書更新任務。證書更新並可用後，將發佈進一步的確認更新。

這是一項年度任務，但是Umbrella後設資料URL與前幾年相比保持不變。這就是我們建議使用後設資料URL自動獲取續訂證書的原因，而不是使用手動匯入過程。更新證書時，我們更新後設資料而不更改後設資料URL。此方法支援諸如ADFS和Ping Identity等身份提供程式，這些提供程式可以監視信賴方後設資料URL，並在使用新證書更新信賴方後設資料時自動更新。

有關續訂選項的更多資訊，請參閱:https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/saml-certificate-renewal-options

附註：某些身份提供程式不執行SAML請求簽名的驗證，因此不需要我們的新證書。如有疑問，請聯絡您的身份提供商供應商進行確認。

如果您有任何問題，請隨時聯絡支援聯絡人。