目錄

簡介

概觀

簡介

本檔案介紹Umbrella舊版API和思科整合。

概觀

Umbrella傳統API在生命週期結束之後仍然僅支援尚未遷移到Umbrella API的思科整合。

以下是仍然受支援的硬體整合清單：

整合

Umbrella DNS

Umbrella SIG通道

Cisco Catalyst SD-WAN

·

·

Cisco Catalyst無線

·

Cisco Catalyst 交換器

·

·(使用Cisco DNA Center)

Meraki MX

·

Meraki MR

·

Meraki Umbrella SD-WAN聯結器(Meraki MX)

·

·

Cisco+安全連線

·

·

Cisco DNA中心/Catalyst Center

·

·

Cisco ASA

·

Cisco FMC

·

·

Cisco FTD

·

Cisco ISR

·

除了這些硬體整合外，Umbrella傳統API仍然支援與這些平台的整合：

- Cisco SecureX

- Cisco XDR

如果您在思科與Umbrella的整合方面有任何問題或需要幫助，請通過以下電子郵件聯絡Umbrella支援：umbrella-support@cisco.com。