目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

NIST建議

其他資訊

簡介

本文說明安全稽核工具將Umbrella Root CA數位證書標籤為風險的原因。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella安全Web閘道(SWG)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

用於掃描Umbrella基礎架構的某些安全稽核工具可以報告Cisco Umbrella Root CA數位證書具有2048位RSA金鑰，並且在2030年之後過期。根據工具和組織的安全策略，可以將金鑰大小和/或到期日期標籤為可能需要補救的風險。檢視本文中的資訊，確定您的組織是否需要接受審計工具的建議。

NIST建議

數位證書金鑰長度隨時間變化的建議（包括2030日期的2048位RSA金鑰）由美國國家標準研究院(NIST)發佈。 包含這些建議的文檔是SP 800-57第1部分修訂版5:金鑰管理建議。

「表4，安全強度時間幀」（第59頁）指出，相當於112個對稱金鑰位的安全強度在2030年後對「傳統使用」有效（RSA 2048位非對稱金鑰相當於大約116位對稱金鑰強度）。 使用現有根證書（例如Cisco Umbrella根CA證書）屬於此類別，因此這被視為合規使用。在2030年之後簽髮帶有2048位金鑰的證書不符合建議。

其他著名的公共證書頒發機構繼續使用具有2048位RSA金鑰和2030年到期日期的根證書。檢視DigiCert文檔：DigiCert受信任的根授權證書（例如DigiCert頒發的全域性根CA證書和保證ID根CA證書）等。

遠在2030年之前，Cisco Umbrella可以頒發一個或多個符合NIST建議且金鑰大小較大的新根證書。

其他資訊

組織可以自由決定NIST建議是否滿足其需求。如果您對此問題有進一步的擔憂，思科有一個專門的PKI團隊，負責監督思科的受信任根儲存和PKI合規性計畫。Cisco PKI團隊提供的其他資訊（包括思科頒發的所有公共證書、證書策略和實踐宣告以及其他文檔）可在Cisco PKI中獲得:策略、證書和文檔。如有其他問題，可通過電郵傳送至PKI團隊：ciscopki-public@external.cisco.com。