目錄

簡介

背景資訊

後續步驟

驗證/升級/安裝Cisco Umbrella的AD聯結器

Cisco Secure Access的AD聯結器驗證/升級/安裝指南

簡介

本檔案將介紹1.13.8版AD聯結器軟體中對網域控制器和AD聯結器註冊和同步機制的變更。

背景資訊

思科宣佈推出Cisco AD Connector 1.13.8版，其中包括一些增強功能，以確保與Cisco Umbrella和Cisco Secure Access的更新相容。該版本包括對域控制器(DC)和AD聯結器(ADC)註冊和同步機制的更改。

2024年5月20日之後，任何未升級到版本1.13.8的AD聯結器安裝都不再能夠將新使用者和組資訊的更新傳送到Cisco Umbrella或Cisco Secure Access。確保安裝及時更新以避免任何中斷至關重要。此時，所有仍不在v1.13.8上的裝置都必須手動升級。

自2024年2月22日起，所有舊版本的AD聯結器安裝都必須至少升級到版本1.13.8。所有正常安裝的AD聯結器將自動升級到1.13.8。

如果您計畫註冊新的AD聯結器，則必須使用版本1.13.8。可以直接從儀表板下載此最新版本的ADC以及版本1.1.24的最新Windows域控制器配置指令碼。開始安裝AD聯結器之前，請確保已從儀表板下載了1.13.8版。

後續步驟

驗證/升級/安裝Cisco Umbrella的AD聯結器

驗證AD聯結器版本和運行狀況：

1. 在Umbrella Dashboard下，導航到Deployments > Configuration > Sites and Active Directory。為所有AD聯結器選擇，並驗證狀態為綠色，版本為1.13.8。

2. 如果AD聯結器的狀態不正常，請使用此連結中提供的步驟將AD聯結器置於正常狀態以便自動升級成功：解決Active Directory和虛擬裝置的Umbrella錯誤。

附註：2024年5月20日之後，版本低於1.13.8的AD聯結器的自動升級不再運行。如果自動升級由於某種原因失敗，您需要手動下載並安裝最新版本的AD聯結器並按照以下連結中的指定進行配置：https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/5-connect-active-directory-to-umbrella#install。

Cisco Secure Access的AD聯結器驗證/升級/安裝指南

驗證AD聯結器版本和運行狀況：

1. 在Secure Access Dashboard下，導航至Connect > Users and Groups > Configuration Management > Provisioning > Active Directory。

2. 如果AD聯結器的狀態不正常，請使用此連結中提供的步驟將AD聯結器置於正常狀態，以便自動升級成功：https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access#step-4--verify-that-the-connector-syncs-with-secure-access。

附註：2024年5月20日之後，版本低於1.13.8的AD聯結器的自動升級不再運行。如果自動升級由於某種原因失敗，您需要手動下載並安裝最新版本的AD聯結器，並按照此處指定的方式進行配置：https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access。