目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

測試頁

簡介

本檔案介紹如何使用測試目標測試Cisco Umbrella。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

配置Umbrella後，可以通過將瀏覽器指向Umbrella的某個測試目標來測試系統。

附註：OpenDNS更名為Cisco Umbrella。但是，您仍然可以注意到某些測試頁顯示OpenDNS。您仍然位於正確的位置。Umbrella正在更新這些頁面以顯示新的思科Umbrella名稱和徽標。

這些測試頁適用於Umbrella DNS覆蓋，而不適用於具有活動安全網際網路網關(SIG)覆蓋的使用者。

測試頁

測試頁URL

測試頁型別

說明

examplemalwaredomain.com

惡意軟體測試頁

使用此連結來測試Umbrella正在保護您免受具有惡意軟體威脅的域的攻擊。

examplebotnetdomain.com

「命令和控制回撥」測試頁

使用此連結可以測試Umbrella正在使用命令和控制回撥威脅保護您免受域攻擊。

exampleadultsite.com

成人內容測試頁

使用此連結可以測試Umbrella是否配置為阻止對包含成人內容（色情內容）的網站的訪問。

www.internetbadguys.com

網路釣魚測試頁

使用此連結來測試是否已將Umbrella配置為防止您訪問網路釣魚域。

welcome.umbrella.com

系統配置測試頁

使用此連結可以測試是否已將系統配置為使用Umbrella。

https://ssl-proxy.opendnstest.com/

含SSL解密的智慧代理

使用此連結測試是否已配置Umbrella，以便您在訪問域時在智慧代理中使用SSL解密。

http://proxy.opendnstest.com/

智慧代理測試頁。

使用此連結可以測試智慧代理是否配置正確。

附註：如果僅使用網路隧道(CDFW)和Web策略，則不能使用測試域進行測試。

有關Cisco Umbrella阻止頁面IP地址的清單，請參閱瞭解Umbrella阻止頁面IP地址。