目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

期望

程式

簡介

本文說明如何使用Cisco Secure Client(CSC)Secure Web Gateway(SWG)解決延遲問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Secure Client(CSC)安全Web閘道(SWG)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

本文的目的在於定義使用Cisco Secure Client(CSC)（前身為AnyConnect）安全Web閘道(SWG)時的吞吐量預期。

期望

在大多數情況下，使用Cisco Umbrella SWG不會出現明顯的延遲，而且Umbrella的對等關係會抵消並經常加速Web體驗。如果SWG Web體驗不可接受，請聯絡思科保護傘支援以調查和解決特定問題。由於許多因素都會影響體驗，因此Umbrella對連線進行故障排除的目標是調查路徑的每一部分，看看它是否可以最佳化。

程式

如需協助，請聯絡思科Umbrella支援。Umbrella可以要求瞭解其他詳細資訊，包括：

- SWG診斷工具的輸出

- 策略調試