目錄

簡介

問題

案例

當前狀態

解決方案

簡介

本文檔介紹無法正確載入的Google ReCAPTCHA影象的解決方案。

問題

由於現代瀏覽器XSS（跨站點指令碼）保護的更改，在Umbrella DNS策略內對Google應用程式應用應用控制實施導致Google ReCAPTCHA影象無法載入。

案例

- 使用最新版本的Google Chrome或Microsoft Edge瀏覽器。

- Umbrella DNS策略已啟用智慧代理功能。

- Umbrella DNS策略包含針對Google應用程式（例如Google Drive）的應用程式控制實施。

在此場景中，登入時使用Google ReCAPTCHA的站點可能無法正確顯示影象，並且看起來與以下示例類似：

4416192916756

附註：此行為僅適用於DNS策略。Web策略不受此行為的影響。

當前狀態

我們的工程團隊正在研究改進Google應用程式身份，以便提高此程式與Google驗證碼的相容性。

但是，我們對此並沒有任何承諾的時間表，因為需要大量的測試來確保保持識別Google應用流量的可接受有效性。

本文將在獲得更多資訊時更新。

解決方案

對於與將站點新增到允許清單相關的類似症狀，以前的解決方法由於現代瀏覽器XSS保護的更改而不再有效。

可用的選項包括：

- 擁有SIG訂閱的客戶可以通過Web策略（而不是DNS策略）實施Google應用控制。

- 僅DNS客戶可以從DNS策略中的Application Control中刪除Google應用程式，以恢復Google驗證碼功能。但是，請注意，此結果導致修改後的策略適用於的終端使用者允許相關的Google應用程式。