目錄

簡介

概觀

背景

要採取的操作

簡介

本檔案介紹3.4.5之前的Umbrella VA版本的生命週期終止公告。

概觀

思科宣佈3.4.5之前的Umbrella虛擬裝置版本的生命週期終止。由於舊的Digicert CA的終止，版本低於3.4.5的虛擬裝置的軟體維護支援將於2024年5月31日(從2024年3月31日更新)終止。

背景

VA（虛擬裝置）在思科輪換伺服器證書後，於2023年4月停止與Cisco Umbrella(api.opendns.com)同步。此問題的根本原因是簽署不在虛擬裝置受信任CA清單中的第二代(G2)DigiCert證書(DigiCert_Global_Root_CA G2)。思科通過回滾到以前的根CA解決了此問題。

但是，此解決方案只能運行到2024年5月31日，之後證書需要由新的根CA(G2)簽署。 所有DigiCert證書都已包含在版本3.4.5升級中，因此您需要採取的唯一操作是將虛擬裝置升級到版本3.4.5或更高版本。如果您在2024年5月31日前未完成升級，則虛擬裝置將停止同步，並且您無法升級到更高版本。  如果您在2024年5月31日前未完成升級，則必須刪除並重新安裝虛擬裝置。

要採取的操作

請審查您的VA版本，並確保按照「運行兩個VA的重要性」和「網路要求」滿足自動升級的前提條件。

如果需要技術支援將虛擬裝置升級到3.4.5版或更高版本，請開啟Umbrella支援票證並提供遠程SSH隧道。

要開啟支援票證，請完成Umbrella文檔中的步驟。