目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

原因

簡介

本檔案介紹如何疑難排解CSC SWG模組中的「452疑似重播攻擊」錯誤。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Secure Client(CSC)和Secure Web Gateway(SWG)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

嘗試連線到Cisco Secure Client(CSC)（前身為AnyConnect）安全Web網關(SWG)模組時，您遇到「452可疑重播攻擊」錯誤:

360073322452

解決方案

請注意，消息「重播攻擊」是時間差異的一般警告，因為攻擊加密連線的一種方法是重複重播舊資料包。但是，在這種情況下，實際上不會發生重播攻擊。更改電腦上的時間後，就可以解決該錯誤。

原因

如果終端上的系統時鐘漂移4分鐘以上，則可能發生此錯誤。由於當前時間用於協商加密，因此如果客戶端和伺服器之間存在大量時間差，它們無法相互協商安全的加密連線。