目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

說明

在單一電腦上安裝兩個客戶端

簡介

本文檔介紹如何將Umbrella漫遊客戶端與動態IP更新程式客戶端配合使用。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於Umbrella漫遊客戶端。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

動態IP更新程式客戶端可以在Umbrella控制面板中更新您的網路IP資訊，從而保護您的網路。Umbrella漫遊客戶端是安裝在運行Windows或Mac OSX的每台裝置上的軟體，無論您走到哪裡，都能獲得Umbrella安全和基於策略的保護。

說明

動態IP更新程式客戶端的理想用途是將其安裝在電腦上，最好是運行24/7或每天在網路上使用的案頭。這可確保當您的IP地址發生更改時，它還更新您的控制面板，從而保護您的網路，同時仍然可以應用建立的策略。

另一方面，Umbrella漫遊客戶端的理想用途是將其安裝在「漫遊」或離開網路的筆記型電腦上。這可確保這些筆記型電腦在離開您的網路時仍受到正確的Umbrella安全策略的保護。

在單一電腦上安裝兩個客戶端

這時，您可能想到了如果只有一檯筆記型電腦，而您需要安裝兩個客戶端會發生的情況。由於兩個客戶端執行不同的操作，因此您肯定可以在一台電腦上安裝它們。

動態IP更新程式客戶端需要記住的唯一一點是，當您在不禁用「更新程式」的情況下切換到其他網路時，它可以將控制面板上的網路更新為您所在的當前網路。要確保不會發生這種情況，您必須「禁用」更新程式客戶端。因此，如果此電腦經常離開網路，Umbrella通常不建議在同一台電腦上同時安裝更新程式和漫遊客戶端。