目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

說明

網路驗證後的後續步驟

簡介

本文檔說明為什麼網路狀態可以在Umbrella控制面板上顯示為「驗證」。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Umbrella DNS。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

本文討論當您在部署> 網路下的此螢幕截圖中提交網路時，網路狀態顯示為「等待驗證」時，這意味著什麼。

360002660463

.

附註：在驗證網路之前，主策略始終顯示為預設策略。

說明

當您看到此類狀態時，票證將生成並直接傳送到Umbrella支援進行驗證。此過程可幫助Umbrella支援：

- 確保客戶之間沒有網路衝突(例如，192.0.0.1/32會與192.0.0.0/24衝突，因為它位於子網內)。

- 確認IP的所有權。

附註：您的終端不需要互動，除非Umbrella需要文檔來證明此IP的所有權。

網路驗證後的後續步驟

網路狀態顯示為Inactive（非活動）。這是正常現象，因為網路需要4小時進行傳播並在驗證後顯示為Active。如果網路在24小時後繼續顯示為非活動，請參閱本文以瞭解可能的原因。

附註：即使網路在前4小時顯示為非活動，您仍然能夠將策略應用於網路標識。