目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

簡介

本文檔介紹哪些國家/地區限制用於連線Cisco Umbrella的VPN。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

以下是思科認為限制VPN的國家/地區清單，例如用於連線到Umbrella的IPsec隧道。本清單僅作為提供指導之用。限制在各國往往具有動態性，並且可以在毫無預警的情況下進行更改。

完全禁止VPN的國家/地區：

- 白俄羅斯

- 伊朗

- 伊拉克

- 哈薩克

- 朝鮮

- 巴基斯坦

- 俄羅斯

- 敘利亞

- 土耳其

- 土庫曼

VPN禁令有限的國家/地區：

- 中國^1

- 哥倫比亞

- 埃及^2

- 阿曼

- 沙烏地阿拉伯^3

- 阿聯酋^3

- 烏干達

- 委內瑞拉

1中國：中國的法律/監管形勢複雜多變，包括網路安全和資料保護領域。思科建議所有客戶諮詢其法律顧問，以確保瞭解其在中國期間與使用Cisco Umbrella相關的法律義務。

2 埃及：我們有報告說，IPsec隧道的連線和AnyConnect Umbrella module for Secure Web Gateway僅在具有業務Internet連線的企業或辦公室位置工作。在家或其他非工作場所（例如咖啡廳）的使用者無法連線到SWG或SIG。Umbrella DNS服務似乎在埃及各地都適用。

3 沙烏地阿拉伯和阿聯酋：我們的測試未顯示來自這些國家/地區的與Umbrella連線的任何問題。