目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

原因

其他資訊

簡介

本文檔介紹如何對Umbrella DNS Block Page Bypass選項（在Block頁面上不可見）進行故障排除。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Umbrella DNS。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

您按照Cisco Umbrella DNS說明設定Block Page Bypass用戶，但在訪問想要繞過的站點時，該選項仍然沒有顯示。

解決方案

在Policy:

1.定位至Policies > Policy List，然後展開要用於旁路的策略。

115014830686

2.在Block Page Applied下，選擇Edit。

115014831226

3.展開旁路使用者和旁路代碼。

115014831086

4.選擇要與策略一起使用的使用者和/或代碼。

5.選擇Set & Return。

具有正確憑證或代碼的使用者現在可以繞過阻止頁面。

原因

要完全啟用Block Bypass Page選項，必須在策略上啟用使用者（或Bypass code）。

其他資訊

在策略中啟用阻止頁面繞行