目錄

簡介

概觀

簡介

本文檔介紹AnyConnect客戶端的Umberlla控制面板的自動更新功能。

概觀

2024年8月21日更新：我們已經推送了一次自動更新到Cisco Secure Client 5.1.5.65(MR5),通知如下。思科安全客戶端5.1 MR5支援Umbrella管理的雲自動更新。

2024年5月23日首次發佈：

為響應客戶的重要反饋，思科決定立即從Umbrella控制面板中擴展對AnyConnect客戶端的自動更新支援，以包括思科安全客戶端5.x。但是，這會導致不得不將基於Umbrella自動更新的過渡時間從AnyConnect客戶端4.x版延長到新的Cisco Secure Client 5.x。

最初，在2023年3月31日AnyConnect 4.x的生命週期終止公告後，通過雲繼續無縫更新，直到最終的4.10版本發佈。根據早先的服務更新公告，思科已準備在2024年3月31日AnyConnect 4.10軟體維護終止日期後，通過單個雲自動更新到最新的Cisco Secure Client 5.x。

思科瞭解平穩而舒適的過渡的重要性，而是推出思科安全客戶端5.x版本的一次性更新，該版本與未來的Umbrella管理的自動更新相容。這是為了確保從AnyConnect遷移至思科安全客戶端5.x的客戶在自動更新支援方面沒有任何差距。換句話說，如果我們現在對安全客戶端5.1.4的當前版本進行了一次性更新，則該版本與將來的Umbrella管理的自動更新不相容。這將導致客戶不得不再次手動升級到支援Umbrella託管雲自動更新的、尚未發佈的安全客戶端5.x版本。

在2024年8月之前，接受雲分散式更新的客戶將獲得思科安全客戶端5.x的一次性更新。這為客戶提供了一些額外的時間來規劃和準備此變更。

已安裝Umbrella Roaming Client並有意升級到Cisco Secure Client的客戶必須使用第三方客戶端管理軟體工具在Umbrella Roaming客戶端上安裝Cisco Secure Client。這樣做會導致Cisco Secure Client繼承Umbrella漫遊客戶端配置。安全客戶端5.1.4的當前版本與Umbrella管理的雲自動更新不相容。認為雲託管自動更新很重要的客戶可以考慮等待支援Umbrella託管雲自動更新的安全客戶端5.x的未來版本。

選擇更新至思科安全客戶端5.1.4的當前版本的非MSP客戶可以考慮切換至思科安全客戶端雲管理。客戶端管理功能不會作為SecureX EOL的一部分消失，功能只是遷移至思科安全雲控制服務。如需詳細資訊，請參閱在SecureX EoL — 思科部落格之後存取安全使用者端雲管理。