目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

啟用策略

在託管訪客會話模式下配置Cisco Umbrella

其他資訊

簡介

本文檔介紹如何為Umbrella Chromebook產品啟用清單V2擴展可用性策略。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Umbrella Chromebook使用者端

- 適用於Chromebook使用者端的思科安全

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

在Google最近對Manifest Version 2 Timelines進行修改後，Cisco Umbrella建議所有Umbrella Chromebook Client（傳統DNS客戶端）和Cisco Security for Chromebook Client（以前為SWG Umbrella Chromebook Client）使用者在2024年6月之前啟用您的Google管理控制檯中的「ExtensionManifestV2Availability」策略。這是谷歌改變時間表所必須採取的關鍵舉措。如果沒有此更新，Google將在2024年6月之後禁用您的擴展。通過採取此步驟，您可以確保在2025年6月之前繼續使用Umbrella Chromebook Client & SWG Umbrella Chromebook Client的功能。

啟用策略

要啟用此策略，請執行以下操作：

1.登入到Google管理控制檯。

2.導航至Devices > Chrome > Settings。

3.選擇要啟用清單V2擴展可用性策略的父組織單位。

4.在使用者和瀏覽器設定頁籤中，使用過濾器設定選項找到名為清單V2擴展可用性的策略。

27004176227732

5.選擇清單V2擴展可用性。

6.在配置下拉選單中，選擇啟用清單V2擴展。

27003157903508

在託管訪客會話模式下配置Cisco Umbrella

如果您的組織在託管訪客會話模式下也使用Cisco Umbrella，則必須採取其他步驟：

1.在Google管理控制檯中，導航到Devices > Chrome > Settings。

2.選擇要啟用清單V2擴展可用性策略的父組織單位。

3.在Managed guest session settings頁籤中，使用Filter settings選項找到名為Manifest V2擴展可用性的策略。

27003128685716

4.選擇清單V2擴展可用性。

5.在Configuration下拉選單中，選擇Enable manifest V2 extensions。

27003128686356

其他資訊

- Umbrella Chromebook客戶端和SWG Umbrella Chromebook客戶端更改：為即將發生的更改做好準備 — Umbrella Chromebook客戶端和SWG Umbrella Chromebook客戶端

- Google的清單版本3時間表更新：清單版本3時間表

- 有關ExtensionManifestV2Availability策略的詳細資訊: ExtensionManifestV2Availability

請記住，此更改對於確保Umbrella Chromebook Client & SWG Umbrella Chromebook Client的順利運行至關重要。如果您需要進一步協助，請聯絡Cisco Umbrella支援。