目錄

簡介

概觀

期望什麼

產品遷移選項

其他資訊

簡介

本檔案介紹Cisco AnyConnect客戶端4.x版的使用壽命終止。

概觀

思科宣佈Cisco AnyConnect安全移動客戶端4.x軟體的生命週期結束日期。

對AnyConnect 4.x的軟體維護支援已於2024年3月31日結束。在此日期之後，不能為AnyConnect 4.x版本提供補丁或維護版本。

對Umbrella漫遊安全模組AnyConnect 4.x的軟體維護支援也在此日期結束。

期望什麼

2024年3月31日之後，Cisco Umbrella未提供AnyConnect 4.x的任何型別的更新。

Cisco Umbrella繼續支援AnyConnect 4.x的自動雲分散式更新，直到最終版本。在最終維護版本發佈後，可以為當前的安全客戶端5.0版本提供一次雲更新。與以往一樣，AnyConnect的雲分散式更新是可選的。

產品遷移選項

我們鼓勵客戶遷移到當前版本，現在稱為Cisco Secure Client。所有具有有效AnyConnect/安全客戶端期限許可證或具有有效支援合約的永久許可證的客戶均有資格免費升級到當前版本。對於有權直接或通過其他購買的思科服務（包括針對該使用案例使用客戶端）間接使用AnyConnect的任何客戶，採用當前版本的思科安全客戶端不收取任何附加費用。這包括大多數Cisco Umbrella包。閱讀許可證資訊中的更多內容。

其他資訊

- 思科安全客戶端的Umbrella漫遊安全模組版本說明

- 有關思科安全客戶端的資訊

- 有關思科生命週期結束策略的資訊

- 有關思科產品保修的資訊

- 訂購以接收壽命終止/銷售終止資訊

本公告從原始公告改編。若有任何差異，連結的版本具權威性。