目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

「策略調試」頁

提供HAR檔案捕獲

AnyConnect SWG日誌

下載SWG診斷工具

簡介

本檔案介紹如何使用原則偵錯和診斷測試對Umbrella Secure Web Gateway(SWG)進行疑難排解。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Umbrella安全Web閘道(SWG)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

現有版本的Umbrella診斷工具提供重要資訊，用於排除網路身份、虛擬裝置和AD整合以及某些漫遊客戶端例項故障(可在此處找到：Umbrella診斷工具：當被問到時提供什麼支援。對於想要解決安全Web網關(SWG)問題的用戶，您可以使用本文中列出的策略調試頁和新的SWG診斷工具。

「策略調試」頁

作為故障排除的第一步，請轉到topolicy-debug.checkumbrella.com(或SSE:policy.test.sse.cisco.com)（使用應用了預期網路策略的SWG時）：

360058910251

您可以展開診斷資訊以檢視結果。提交您的問題或回覆您的案件時，將這些結果複製並貼上到您的票證中。

提供HAR檔案捕獲

當要求獲取HAR捕獲時，請參閱我們的指南，瞭解如何：獲取.HAR檔案以進行故障排除。

AnyConnect SWG日誌

捕獲DART檔案。如果詢問最大日誌記錄 — 請參閱Cisco Anyconnect SWG:如何啟用最大調試日誌記錄。設定後，重新生成，然後捕獲DART。

下載SWG診斷工具

除上述資訊外，支援人員還可以要求SWG診斷工具的結果，以提供其他資訊。此工具可從software.cisco.com取得。

360084660592

當umbrella支援要求您運行SWG診斷工具時，請在繼續測試之前更改預設配置。  選擇Settings圖示，然後選擇Measure page load time and create HTTP Archive。

360084738691

SWG診斷工具包含以下功能：

- 整體診斷：比較一個或多個網站的頁面載入時間。  預設情況下會測試許多熱門網站。  該工具嘗試將SWG與直接網際網路接入的效能進行比較。

- 一個URL診斷：測試單個URL的頁面載入時間。  該工具嘗試通過SWG與直接網際網路訪問比較效能。

- 收集：系統配置資訊和基本連線測試。

- Scheduler:診斷工具可（可選）配置為在計畫的時間運行。

運行診斷程式後，請從Archive資料夾收集結果.zip檔案，然後將其上傳到Umbrella技術支援票證。