目錄

簡介

背景資訊

命令清單

確定下一次同步

重試註冊

檢索Chrome儲存本地資料

檢索Chrome儲存同步資料

檢查警報

清除所有儲存資料

檢查託管配置

設定直接代理

獲取代理詳細資訊

清除DNS快取

調試時重試註冊

調試時重試同步

重試失敗同步

本地啟用/禁用SWG擴展

手動指向特定SWG代理資料中心

禁用安全網路網關(SWG)擴展

簡介

本文檔介紹如何使用Chromebook命令識別和解決UCC-SWG或UCC2.0擴展的問題。

背景資訊

這些Chromebook故障排除命令可用於幫助識別和解決Umbrella Chromebook Client Secure Web Gateway(UCC-SWG)或UCC2.0擴展的問題，以幫助縮小故障排除過程中與擴展相關問題的原因。

命令清單

確定下一次同步

chrome.storage.sync.get(console.log)

chrome.storage.local.get(t=>t.syncDataExeceptionList.filter(t1=>t1.match('googleapis.com')))

重試註冊

通過運行此命令並重新載入擴展來清除註冊資料。

chrome.storage.sync.clear()

檢索Chrome儲存本地資料

chrome.storage.local.get(console.log)

檢索Chrome儲存同步資料

chrome.storage.sync.get(console.log)

檢查警報

chrome.alarms.getAll(console.log)

清除所有儲存資料

chrome.storage.sync.clear()

chrome.storage.local.clear()

檢查託管配置

此命令檢查從Google管理控制檯(GAC)推送的託管配置。 如果需要，請運行此命令並更正GAC中的所有註冊資料。

chrome.storage.managed.get(console.log)

設定直接代理

chrome.proxy.settings.set(

{value: {mode: ‘direct’}, scope: ‘regular’}

)

獲取代理詳細資訊

chrome.proxy.settings.get({}, (details)=>

console.log(details.value))

清除DNS快取

chrome://net-internals/#dns

調試時重試註冊

1. 啟動網路更改

2. 重新載入擴展

調試時重試同步

1.啟動網路更改

2.重新載入擴展

重試失敗同步

如果同步失敗，它會嘗試再次同步三次。資料chrome.storage.local為空，並且僅包chrome.storage.sync含註冊資料。

本地啟用/禁用SWG擴展

1. 在Google管理控制檯(GAC)上啟用開發人員選項

2. 在ChromebookConfig中，已推送到擴展集failClose設定為false。

3. 在Chromebook中，轉到chrome://extensions.It lists Secure Web Gateway(SWG)Umbrella Chromebook Client。

4. 開啟背景頁面。

5. 在Console中，運行以下命令：

6. chrome.alarms.clearAll();

var config = {

mode: "direct"

};

chrome.proxy.settings.set(

{value: config, scope: 'regular'},

function() {}

);

7. 完成後，SWG保護被禁用。要重新啟用保護，請從Chrome瀏覽器刷新或重新載入擴展。

手動指向特定SWG代理資料中心

此指令在疑難排解以隔離或縮小問題範圍時很有用。

var config = {

mode: "fixed_servers",

rules: {

singleProxy: {

host: "146.112.67.8",

port:8888

},

bypassList: ["*.umbrella.com"]

}

}

禁用安全網路網關(SWG)擴展

chrome.alarms.clearAll();

var config = {

mode: "direct"

};

chrome.proxy.settings.set(

{value: config, scope: 'regular'},

function() {}

);