目錄

簡介

AnyConnect 4.8.1中的功能狀態行01090

保護狀態的解釋

簡介

本文檔說明為什麼Web保護狀態在AnyConnect 4.8.01090中顯示為未受保護。

AnyConnect 4.8.1中的功能狀態行01090

在AnyConnect客戶端4.8.01090版中，客戶端可以將DNS保護狀態報告為受保護，同時將Web保護狀態顯示為未受保護。

保護狀態的解釋

AnyConnect 4.8.01090引入了對Umbrella Secure Web Gateway(SWG)服務的支援。啟用此服務需要有效的Umbrella SIG Essentials、SIG Advantage或SIG附加訂用。當相應的訂閱處於活動狀態時，AnyConnect終端客戶端將啟用Umbrella SWG服務。

對於沒有基於SIG的訂閱並且沒有安裝AnyConnect 4.8.01090的客戶，客戶端會顯示Umbrella SWG統計資訊佔位符和指示Web保護狀態為未保護的消息。

360043162551

360043127312

- Unprotected消息僅適用於Umbrella SWG服務。

- 無論SWG服務狀態如何，DNS保護都保持活動狀態並正常運行。

- DNS保護的狀態不受Web保護的未保護狀態的影響。

- 未來版本的AnyConnect提供有關Umbrella服務的狀態和保護級別的改進消息傳送。