目錄

簡介

必要條件

帶有可見VPN AnyConnect模組的Umbrella模組

Umbrella模組作為獨立應用

指令碼安裝

驗證

簡介

本文檔介紹如何在macOS電腦上部署Cisco Secure Client Umbrella模組或將Umbrella模組作為獨立應用安裝。

必要條件

- 對Umbrella Dashboard的訪問。

- 訪問思科軟體Cisco Secure Client 5下載頁面。

- AnyConnect Umbrella模組配置檔案(orginfo.json)。

- MacOS支援的平台：macOS 13、macOS 12、11.2、10.15和10.14（均為64位）。

- (可選，但高度推薦)已安裝Umbrella Root Certificate，當訪問被我們的DNS/SWG策略阻止的站點時，測試部分會使用此證書。有關根證書安裝的更多詳細資訊，請按一下此處。

帶有可見VPN AnyConnect模組的Umbrella模組

1. 從Software Download（軟體下載）頁下載用於macOS的正確Secure Client(安全客戶端)包。此圖顯示任何手動/自動安裝的下載：

10774084870420

2. 從儀表板下載OrgInfo.json檔案。此檔案對於您的儀表板是唯一的，因此請確保這不是由您的任何其他組織ID共用。

10774086449556

3. 通過運行Disk Utility或使用終端應用程式將安裝程式映像更改為讀/寫，如下所示： hdiutil convert  -format UDRW -o

10774087233812

4. 要開啟新轉換的dmg檔案並開啟Profiles資料夾，請按一下Profiles，然後按一下Umbrella資料夾，並刪除剛剛從儀表板下載的OrgInfo.json檔案。

10774134765460

5. 繼續安裝Umbrella模組。

10774089484052

6. 安裝之後，即可看到兩個模組：AnyConnect VPN和Umbrella Roaming Security。

10774090397332

附註：您也可以將OrgInfo.json檔案手動拖放到電腦中的以下位置：/opt/cisco/secureclient/umbrella。

Umbrella模組作為獨立應用

1. 從軟體下載頁面下載用於macOS的正確Secure Client軟體包。此螢幕截圖顯示任何手動/調中安裝的下載內容：

10774084870420

2. 從儀表板下載OrgInfo.json檔案。此檔案對於儀表板是唯一的，因此請確保它未被不屬於您的任何其他組織ID共用。

10774086449556

3. 通過運行Disk Utility或使用終端應用程式將安裝程式映像更改為讀/寫，如下所示： hdiutil convert  -format UDRW -o

10774087233812

4. 開啟新轉換的dmg檔案，然後開啟Profiles資料夾。在此我們需要執行兩個步驟：

a.編輯ACTransforms.xml，並確保將

設定為true且未對其進行註釋。

14562544855956
b.按一下Profiles，然後按一下Umbrella資料夾，然後刪除剛剛從儀表板下載的OrgInfo.json檔案。

10774151059476

5. 繼續安裝Umbrella模組。

10774089484052

6. 安裝之後，僅可見Umbrella模組。

10822280968340

附註：您也可以將OrgInfo.json檔案手動拖放到電腦中的以下位置：/opt/cisco/secureclient/umbrella。

指令碼安裝

可使用指令碼或終端管理軟體以自動方式安裝該軟體包。但是，當以無人參與的方式運行軟體包時，預設情況下會安裝所有Secure Client模組。

附加的檔案install_choices.xml將Secure Client配置為僅安裝所需的核心VPN模組和Umbrella模組。

要控制已安裝的模組，可以將install_choices.xml作為安裝程式引數提供。

# Attach DMG

hdiutil attach ~/Downloads/csc-readable.dmg

# Run the installer with supplied install_choices.xmlsudo installer -pkg Cisco\ Secure\ Client\ <version>/Cisco\ Secure\ Client.pkg  -applyChoiceChangesXML ~/Downloads/install_choices.xml -target /

有關詳細資訊，請參閱自定義安全客戶端的MacOS安裝。

驗證

- 嘗試轉到welcome.umbrella.com，並確保您受到保護：

10822309479316

- 請嘗試前往任何或我們的測試目標，並確保您受到Umbrella的保護。

10822354721428

- 在您的Umbrella控制面板上，我們可以檢查電腦是否已成功同步到Umbrella並匯入為漫遊客戶端電腦：

10822355033236