目錄

簡介

阻止頁面診斷資訊

「塊」頁示例

定義

ACType

塊型別

套件組合ID

域標籤

主機

IP 位址

組織Id

來源ID

Prefs

查詢

伺服器

時間

簡介

本文檔介紹如何訪問和解釋塊頁診斷資訊，以便進行配置測試和故障排除。

阻止頁面診斷資訊

當您進入阻止頁面時，您可以展開頁面底部的診斷資訊部分以瞭解其他詳細資訊。使用此資訊測試您的配置。支援人員可以請求此部分的螢幕截圖。

「塊」頁示例

提供的螢幕截圖顯示了擴展診斷資訊的阻止頁面示例：

diagnostic-info.png

附註：有關對策略配置進行故障排除的詳細資訊，請參閱How To Determine Which Policy Is Applied In My Umbrella Configuration一文。

定義

ACType

- ACType僅對支援有用。

塊型別

- 塊型別指明塊的類別和頁面限制的原因。型別包括：

- aup:內容類別

- 域清單：目標清單

- 資安：動態DNS、命令和控制、惡意軟體、未授權IP隧道訪問、新發現的域、潛在危害、DNS隧道VPN、第三方源（例如AMP、ThreatGrid）

- 網路釣魚：網路釣魚

- dlink-phish:通過D-Link高級DNS進行網路釣魚

套件組合ID

- 捆綁包ID是應用的策略的識別符號。

域標籤

- 域標籤僅對支援有用。

主機

- 主機是指登入頁。可能的值包括：

- block.opendns.com:aup、domainlist

- malware.opendns.com:安全性

- phish.opendns.com:網路釣魚

- www1.dlinksearch.com:dlink-phish

- bpb.opendns.com:封鎖頁面略過

IP 位址

- IP地址是電腦的公有IP地址。

組織Id

- 組織ID是電腦正在使用的網路的組織ID。

來源ID

- 原始ID僅對支援有用。

Prefs

- Prefs僅對支援有用。

查詢

- 查詢僅對支援有用。

伺服器

- 伺服器是電腦用於進行查詢的資源。有關伺服器位置，請參閱相應的資源。

時間

- 時間表示查詢的時間（以UTC表示）。