目錄

簡介

概觀

簡介

本檔案介紹DNS查詢日誌中的通用網域名稱系統(DNS)回應代碼(RCodes)。

概觀

此表詳細說明了執行DNS查詢時日誌中可能顯示的最常見DNS返回消息和對應消息(RCodes)的功能。每個RCode在DNS基礎架構中都有其自己的用途。通常情況下，您在執行大多數成功瀏覽操作時會看到NOERROR(RCODE:0)。所有其他返回代碼均被視為錯誤。

有關這些代碼的詳盡清單，請參閱此連結的DNS RCODE部分：網域名稱系統(DNS)引數

DNS返回消息

DNS響應代碼

功能

無錯誤

RCODE:0

DNS查詢已成功完成

前者

RCODE:1

DNS查詢格式錯誤

SERVFAIL

RCODE:2

伺服器無法完成DNS請求

NXDOMAIN

RCODE:3

域名不存在

NOTIMP

RCODE:4

未實現的功能

已拒絕

RCODE:5

伺服器拒絕回答查詢

YXDOMAIN

RCODE:6

不能存在的名稱，不存在

XRRSET

RCODE:7

不能存在的集合不存在

諾陶特

RCODE:8

伺服器對區域沒有權威

NOTZONE

RCODE:9

名稱不在區域中