目錄

簡介

DC配置指令碼概述

階段1 — 測試

階段1b — 測試結果

階段2 — 自動配置更改

階段2b — 自動配置警告

第3階段 — 註冊

簡介

本文檔介紹由我們的域控制器配置指令碼對您的Windows環境所做的更改。

- 有關基本前提條件，請參閱見解文檔：

https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/2-prerequisites

- 有關如何手動設定這些許可權的詳細資訊，請參閱以下文章：

OpenDNS_Connector使用者所需的許可權。

DC配置指令碼概述

每個域控制器都需要向Umbrella API/儀表板進行一次性註冊。我們的DC配置指令碼會啟動此指令碼以及以下功能：

1. 檢查必需的許可權和防火牆規則是否已配置

2. （可選）自動配置這些許可權

3. （可選）僅當這些檢查成功時，才向Umbrella API/儀表板註冊域控制器。

附註：域控制器清單也可由Umbrella支援手動註冊。  這通常在域控制器無法進行API/Internet訪問的情況下有用。但是，仍然必須配置所述的許可權更改，因此我們仍然強烈建議運行配置指令碼。

最初運行指令碼時，不會對環境進行任何更改。  該指令碼將檢查是否所有必要的許可權都已就位。  如果出現問題，系統會提示您(Y/N)，但要求您進行更改。

註冊指令碼完成後，無需在域控制器上運行任何軟體。但是，OpenDNS Connector服務必須安裝在至少一台電腦上(例如，域控制器或成員伺服器)。

階段1 — 測試

指令碼最初收集以下資訊：

- 檢查OS版本和林功能級別

- 檢查指令碼是否以管理員身份運行。

- 獲取伺服器的IP地址、主機名和域名信息

- 檢查是否已啟用Windows防火牆，以及是否允許內置「遠端管理」規則

- 檢查所需的域使用者帳戶「OpenDNS_Connector」

附註：如果OpenDNS_Connector使用者不存在，指令碼將列印結果並中止。  在運行指令碼之前，必須手動建立此域使用者。如果OpenDNS_Connector帳戶存在，指令碼將繼續進行這些檢查。

- 檢查OpenDNS_Connector使用者是否具有根\cimv2 WMI名稱空間中的「遠端啟用」和「讀取安全」許可權。

- 檢查OpenDNS_Connector帳戶是否具有Active Directory 「Replicating Directory Changes」許可權，該許可權通常由企業只讀域控制器組的成員授予。

- 檢查OpenDNS_Connector帳戶是否是「事件日誌讀取器」組的成員。

- 檢查OpenDNS_Connector帳戶是否是「分散式COM使用者」組的成員。

- 檢查策略的結果集(RSOP)，以檢視「審計登入事件」是否通過組策略啟用

- 檢查策略的結果集(RSOP)，以檢視OpenDNS_Connector帳戶是否分配了「管理稽核和安全日誌」許可權

階段1b — 測試結果

配置指令碼列印的結果因作業系統版本而異。

在server 2003和更新版本中，您可以看到以下結果：

AD User Exists:                true/false

WMI Permissions Set:           true/false

DCOM Permissions Set:          true/false

RDC Permissions Set:           true/false

Audit Policy Set:              true/false

Manage Event Log Policy Set:   true/false

Distributed COM MemberOf:      true/false

在Server 2008和更新版本中（僅當林功能級別為2008+時），也會顯示此資訊。  （此組在早期版本中不存在）：

Event Log Readers MemberOf:     true/false

階段2 — 自動配置更改

如果此檢查失敗，系統將提示「是否要讓我們自動配置此域控制器（y或n）？」 然後進行任何更改。

進行以下變更:

- 如有必要，啟用內置「遠端管理」 Windows防火牆規則

- 在root\cimv2 WMI名稱空間中顯式授予「OpenDNS_Connector」帳戶「Remote Enable」和「Read Security」權限。

- 明確授予「OpenDNS_Connector」帳戶「複製目錄更改」權限

- 將「OpenDNS_Connector」帳戶新增到「分散式COM使用者」組

在2008+年也進行了以下更改：

- 將「OpenDNS_Connector」帳戶新增到「事件日誌讀取器」組

附註：如果自動配置被拒絕，或者這些更改失敗，指令碼將不會繼續註冊。

階段2b — 自動配置警告

如果未正確配置組策略設定，指令碼將生成警告。  指令碼無法更正這些問題。

所有作業系統：

- 如果在組策略中未正確配置「審核登入事件」設定，但無法修改組策略，指令碼將發出警告。

在2003（和2003功能級別）上：

- 如果組策略中的「管理稽核和安全日誌」許可權配置不正確，指令碼會發出警告，但不會修改組策略。

附註：請手動更正這些問題，然後重新運行配置指令碼。在更正這些錯誤之前，指令碼不會繼續註冊。

第3階段 — 註冊

在向Umbrella註冊域控制器之前，指令碼會提示「是否要註冊此域控制器（y或n）？」。此資訊將發送到Umbrella:

- 域控制器主機名/標籤

- 域名

- IP 位址

- 您的唯一組織ID和令牌（包含在指令碼中），以便使用Umbrella組織唯一標識DC。

通過https://api.opendns.com安全進行註冊