目錄

簡介

資訊

簡介

從2021年10月22日開始，Umbrella客戶現在可以連線到我們位於墨西哥Querétaro的最新邊緣資料中心，以獲得完整的SIG服務，包括DNS、安全Web網關和雲交付防火牆。

資訊

為IPsec隧道連線建立了一個新區域：LA-1。此區域的初始成員是Querétaro和佛羅里達州邁阿密。邁阿密未來將被第二個拉丁美洲DC用自己的IP地址取代。客戶可以使用Atlanta進行自動故障切換，或手動為備份通道配置另一個資料中心。

這一新的邊緣資料中心迅速擴大並迅速增長全球網路。由於我們創新的全球雲架構和anycastrouting，該地區的大多數客戶將自動連線到此新的資料中心。

此外，在我們努力為我們的所有資料中心保持高正常運行時間的同時，如果由於任何原因某個資料中心不可用，我們的增強路由解決方案就可以無縫地、自動地將流量路由到下一個最近的資料中心。