目錄

簡介

AD快取TTL

AD主機GUID超時

簡介

本文檔介紹如何調整Virtual Appliance上的使用者快取設定，以最適合您的環境，獲得最一致的體驗。虛擬裝置根據唯一源IP地址快取AD使用者和電腦名稱。

這些更改需要版本2.4.6+的虛擬裝置。

AD快取TTL

此設定確定當AD使用者/電腦沒有從該IP地址生成DNS流量時，將其對映到IP地址的時間（秒）。預設值為43200秒（12小時）。

預設情況下，AD使用者被快取，直到：

- 新使用者登入到IP地址。新使用者登入將覆蓋舊使用者。

- 在指定的時間段內沒有來自源IP的流量。這表示該IP地址可能已被該DHCP伺服器重新分配給另一台電腦。

為了獲得最佳體驗，我們建議調整AD快取過期時間以匹配您的DHCP租用時間。這表示在DHCP伺服器可以重新分配IP地址之前，虛擬裝置始終會使使用者過期。

- 要訪問Virtual Appliance restricted shell功能，請在其控制檯上按CTRL+B。

- 要檢視當前設定，請運行以下命令：config admap show-timeout.

- 要建立新的超時，請運行以下命令：config admap set-user-timeout .

- 在每個虛擬裝置上重複這些步驟。

附註：必須謹慎更改此設定。設定短的快取時間會導致結果不一致。此選項通常與您的DHCP租用時間相匹配。

AD主機GUID超時

此設定可確定新AD使用者登入到IP地址時AD電腦知識的保留時間。預設值為0秒；新使用者登入時，AD電腦會被立即清除。在使用者不共用工作站的環境中，需要預設行為。新使用者通常表示IP地址已重新分配，快取的電腦名稱不正確。當存在另一個AD電腦登入事件時，電腦資訊將被重新填充。

此設定可以在以下情況下進行調整：

- 當使用者經常共用電腦並且您需要根據AD電腦名稱制定策略時。

- 當您使用終端伺服器時，需要根據其AD電腦名稱建立策略。

在這些情況下，可以為該設定指定一個值（秒），以便我們保留AD電腦更長時間。建議600秒：

- 要訪問Virtual Appliance restricted shell功能，請在其控制檯上按CTRL+B。

- 要檢視當前設定，請運行以下命令：config admap show-timeout.

- 要建立新的超時，請運行以下命令：config admap set-host-timeout .

- 在每個虛擬裝置上重複這些步驟。

附註：必須謹慎更改此設定，並在大多數情況下保留為預設值。請與Umbrella支援聯絡以獲取更多資訊。