目錄

簡介

問題

解決方案

膩子

SecureCRT

簡介

本文檔介紹如何配置不同的SSH客戶端，以便通過SSH正確使用Cisco ThreatGrid裝置。

問題

連線到思科ThreatGrid裝置時，SSH客戶端顯示不正確的偽圖形。

解決方案

膩子

步驟1.選擇DEC-MCS作為PuTTY配置 — > Window -> Translation下的Remote字符集，如下圖所示。

步驟2.在PuTTY配置 — >連線 — >資料下輸入 putty作為Terminal-type字串，如下圖所示。

步驟3.開啟已配置的會話。

SecureCRT

步驟1.在「Session Options -> Terminal -> Emulation」下選擇Linux作為Terminal，如下圖所示。

步驟2.開啟已配置的會話。