目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

重置CLI使用者密碼

重置Web使用者密碼

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何在指定的思科遙測代理(CTB)裝置上執行密碼重設。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 基本Linux管理

- 基本思科遙測代理架構

- 執行密碼重置時，必須使用控制檯訪問所需裝置的命令列介面(CLI)。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 運行版本2.0.1的CTB管理器節點。

- 運行版本2.0.1的CTB代理節點。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

可以為每個使用者、和單獨執admin行密root碼webadmin。Web使用者webadmin僅可用於CTB中的Manager節點。admin和rootCLI使用者在Manager和Broker節點中均可用。

重置CLI使用者密碼

要重置任何CLI使用者密碼：

1.通過控制檯連線連線到所需節點。

2.輸入命令以sudo shutdown -r now重新啟動節點。

3.在GRUB選單中，輸入e以開啟引導引數螢幕。此圖顯示GRUB選單的範例：

CTB節點中的GRUB選單示例

4.找到以開頭的行linux。將游標置於行尾並輸入 init=/bin/bash。確保前面字串前面有一個空格。此圖顯示所新增的引數在螢幕中如何顯示的示例：

帶有附加選項的引數螢幕

5.輸入Ctrl+X，使用配置的引數啟動節點。

6.在Debian的根shell處，輸入命令以mount -n -o remount,rw /重新掛載根檔案系統。此圖顯示輸出範例：

remount命令的輸出

7.重置所需使用者的密碼。要重置使用者的密root碼，請輸入命passwd令。要重置使用者的密碼admin。請輸入命令passwd admin。請注意，對複雜密碼的正常要求保持不變。下一張圖顯示兩個使用者重設密碼的範例：

兩個CLI使用者的密碼重置示例

8.在WindowsCtrl+Alt+Del或Mac中輸Ctrl+Option+Del入以重新啟動節點。

重置Web使用者密碼

重置密碼webadmin:

1.通過SSH或控制檯以adminCLI方式連線到Manager節點。

2.使用命令切換到root使用者 sudo su

3.輸入命令以cd /opt/titan/compose更改目錄。

4.運行命令以docker-compose run --rm titanium ./manage.py changepassword webadmin重置Web使用者密碼。請注意，對複雜密碼的正常要求保持不變。此圖顯示成功的密碼重置示例：

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems