目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

軟體下載和升級指南

硬體支援清單

管理器和流量收集器

資料儲存

流量感測器

Flow Replicator/UDP Director

應用程式相容性矩陣

ETA加密稽核

主機分類器

網路圖和報表生成器（從7.4.0開始，報表生成器整合到產品中）

Prem上的安全分析和日誌記錄（整合在從7.5.1開始的產品中）和可見性評估

按版本升級

從7.3.x版升級到7.4.x版

從7.4.x版升級到7.5.x版

軟體支援時間表

生命週期終止(EOL)通知

FlexNet EOL

全球威脅分析(GTA)EOL

升級提示和警告

簡介

本檔案介紹有關升級至安全網路分析(SNA)（前稱為Stealthwatch）的一些最佳實務資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

SNA僅支援從原來的主要版本升級到下一個主要版本。（例如，從7.3.x到7.4.x或7.4.x到7.5.x）不支援發行跳過。如果使用者願意將所有資料重置為出廠預設狀態，則可以重新映像硬體裝置，可以安裝新的VM。

軟體下載和升級指南

- 7.3.2及更高版本的軟體和指南可在思科軟體中心找到

- 7.3.2之前的版本不再提供軟體和指南

硬體支援清單

自版本7.5.3起，本節中的資訊摘自思科安全網路分析硬體和軟體版本支援清單指南。

管理器和流量收集器

資料儲存

流量感測器

Flow Replicator/UDP Director

應用程式相容性矩陣

本節中的資訊來自安全網路分析應用版本相容性清單

ETA加密稽核

主機分類器

網路圖和報表生成器（從7.4.0開始，報表生成器整合到產品中）

Prem上的安全分析和日誌記錄（整合在從7.5.1開始的產品中）和可見性評估

按版本升級

從7.3.x版升級到7.4.x版

升級至版本：7.4.0、7.4.1和7.4.2

軟體下載：可從Cisco Software Central獲取軟體

升級指南：7.3.x到7.4.0或7.4.1的更新指南

升級指南：7.3.x到7.4.2的更新指南

從7.4.x版升級到7.5.x版

升級至版本：7.5.0、7.5.1、7.5.2、7.5.3

軟體下載：可從Cisco Software Central獲取軟體

升級指南：7.4.x到7.5.0的更新指南

升級指南：7.4.x和7.5.0更新指南到7.5.1

升級指南：7.4.x和7.5.x更新指南到7.5.2

升級指南：7.4.x和7.5.x更新指南到7.5.3

軟體支援時間表

通常，在發佈後12個月內，軟體維護涵蓋一個版本，並在發佈後18個月內接收漏洞和安全修復。有關SNA軟體版本模型和版本支援時間表的詳細資訊，請參閱Cisco Stealthwatch®軟體版本模型和版本支援時間線產品公告。

此表列出了從7.1.1版開始的支援時間表。

版本

發行日期

軟體維護(EoS)結束

漏洞和安全支援(EoVSS)終止

7.5.3*

2025年8月25日

2026年8月25日

2027年2月25日

7.5.2

2025年2月24日

2026年2月24日

2026年8月24日

7.5.1

2024年8月19日

2025年8月19日

2026年2月19日

7.5.0

2024年1月22日

2025年1月,22日

2025年7月22日

7.4.2

26、2023March

2024年3月,26日

2024年9月26日

7.4.1

09、2022May

09 2023May,

2023年11月09日

7.4.0

2021年11月02日

2022年11月02日

02、2023May

7.3.2

2021年6月01日

2022年6月01日

2022年12月01日

7.3.1

2021年2月04日

2022年2月04日

2022年8月04日

7.3.0

2020年9月03日

2021年9月03日

2022年3月03日

7.2.1

2020年6月17日

2021年6月17日

2022年7月01日

7.1.1

2019年8月16

2020年8月16日

2022年7月01日

*表示當前推薦的版本

生命週期終止(EOL)通知

FlexNet EOL

FlexNet許可於2022年12月31日停產。所有SNA許可已移至CIsco智慧許可。

全球威脅分析(GTA)EOL

GTA定於2024年7月31日停產。EOL通知還討論了遷移選項。

升級提示和警告

數字1:SMC故障轉移：開始升級後，在升級所有SMC裝置之前，不要執行SMC故障切換，否則可能會導致系統無法運行。