目錄

簡介

問：是否可以在一個系統上同時安裝CSM和思科安全訪問控制伺服器(ACS)?

問：為什麼在使用VMware設定時，系統速度慢得不可接受？

問：為什麼安裝停止並顯示效能監控中心

從CSM的早期版本升級到4.3版或更高版本時，是否出現Resource Manager Essentials(RME)錯誤？

相關資訊

簡介

本檔案介紹思科安全管理員4.3版(CSM 4.3)遇到的常見安裝問題。 雖然本文重點介紹CSM 4.3，但是同樣的問題和解決方案也可能適用於其他版本。

問：是否可以在一個系統上同時安裝CSM和思科安全訪問控制伺服器(ACS)?

A.建議您不要。不支援在同一台伺服器上共存CSM和ACS。

問：為什麼在使用VMware設定時，系統速度慢得不可接受？

A.已發現一個分配了CPU的系統在某些系統活動中具有不可接受的效能。確保有兩個或更多運行CSM的CPU連線到虛擬機器。

問：為什麼安裝停止並顯示效能監控中心

從CSM的早期版本升級到4.3版或更高版本時，是否出現Resource Manager Essentials(RME)錯誤？

A. MCP和RME未在CSM 4.3中引入的Common Services 4.0版中使用。請解除安裝MCP/RME元件以繼續安裝。

相關資訊

- 思科安全管理員4.3安裝和升級指南

- 技術支援與文件 - Cisco Systems