目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

SMA整合

SMA Web

SMA電子郵件

驗證

疑難排解

SecureX SMA磁貼/SecureX威脅響應SMA模組顯示錯誤「SMA模組上存在意外錯誤」

影片

相關資訊

簡介

本文檔介紹了內容安全管理裝置(SMA)與SecureX整合的配置、驗證和故障排除過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 安全管理裝置(SMA)

- 電子郵件安全裝置(ESA)

- 網路安全裝置(WSA)

- 思科威脅回應(CTR)

- SecureX控制面板

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 運行AsyncOS 13.6.2的SMA（用於SMA — 電子郵件模組）

- 運行AsyncOS 12.5的SMA（用於SMA - Web模組）

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

SMA整合

步驟1.在SMA中，導航到網路>雲服務設定>編輯設定，啟用整合，並確認SMA已準備好接受註冊令牌。

步驟2.點選Settings圖示（齒輪），然後點選Devices > Manage Devices，以轉至Security Services Exchange(SSE)。

確保在雲服務下啟用所有選項。

步驟3.在Cloud Services頁籤上啟用思科威脅響應整合，然後點選Devices頁籤並點選+圖示新增新裝置（需要SMA Admin帳戶）。

步驟4.從SecureX例項登入到SSE門戶。

步驟5.從Secure X門戶導航到Integrations > Devices > Manage devices

步驟6.在SSE門戶上建立新的令牌並指定令牌過期時間（預設值為1小時），然後按一下Continue。

步驟7.複製生成的令牌並確認已建立裝置。

步驟8.導航到您的SMA（網路>雲服務設定）以插入令牌，然後按一下註冊。

要確認成功註冊，請檢視Security Services Exchange中的狀態，並確認SMA顯示在「裝置」頁面上。

SMA Web

步驟1.填寫新增新SMA Web模組表格：

- 模組名稱 — 保留預設名稱或輸入對您有意義的名稱。

- Registered Device — 從下拉選單中，選擇您在Security Services Exchange中註冊的裝置。

- 請求時間範圍（天） — 輸入API終結點查詢的時間範圍（以天為單位）（預設值為30天）。

步驟2.按一下儲存完成SMA Web模組配置。

SMA電子郵件

步驟1.填寫新增新SMA電子郵件模組表格。

- 模組名稱 — 保留預設名稱或輸入對您有意義的名稱。

- Registered Device — 從下拉選單中，選擇您在Security Services Exchange中註冊的裝置。

- 請求時間範圍（天） — 輸入API終結點查詢的時間範圍（以天為單位）（預設值為30天）。

如果SMA裝置名稱不在下拉選單中，請在下拉欄位中鍵入該名稱進行搜尋。

步驟2.按一下Save完成SMA電子郵件模組配置

驗證

步驟1.新增新的儀表板並新增磁貼，以檢視您對SMA模組感興趣的資訊

您可以看到裝置資訊反映在本節中。

步驟2.驗證SMA版本

在SMA上，導航到Home > Version Information。

如果整合後SecureX上沒有可用的資料。您可以執行後續步驟。

步驟1.驗證ESA/WSA裝置向SMA報告

在SMA上，導航到Centralized Services > Security Appliances，並驗證ESA/WSA裝置是否顯示在Security Appliances下。

步驟2.驗證是否已在Centralized Services > Security Appliances下許可並啟用了SMA許可證，以進行集中電子郵件跟蹤。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

提示：如果您在執行調查或向SecureX新增磁貼時收到超時錯誤，可能是由於您的裝置傳送的資訊量過大。嘗試降低模組配置中的「請求時間（天）」設定。

SMA SSH控制檯上使用的命令

- 要驗證SMA的實際版本和許可證，可以使用以下命令

- > Showlicense

- >版本

- 包含註冊事件的整合日誌

- > cat ctr_logs/ctr_logs.current

- SSE門戶連通性測試

- > telnet api-sse.cisco.com 443

SecureX SMA磁貼/SecureX威脅響應SMA模組顯示錯誤「SMA模組上存在意外錯誤」

SMA要求通過管理介面啟用AsyncOS API HTTP和HTTPS配置才能與SecureX/CTR門戶通訊。

對於內部SMA，從SMA門戶GUI配置此設定，請轉至Network > IP Interfaces > Management interface > AsyncOS API並啟用HTTP和HTTPS。

1. Network > IP Interfaces

2. ESA管理介面

3. 非同步API > HTTP和HTTPS

對於CES（基於雲的SMA），此配置需要由SMA TAC工程師從後端完成，它將要求訪問受影響的CES的支援隧道。

影片

相關資訊

- 您可以在此處找到有關如何配置產品整合的影片。

- 如果您的裝置不由SMA管理，則可以單獨為ESA或WSA新增模組。

- 技術支援與文件 - Cisco Systems