目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

在Tetration安全控制面板中生成API憑據

在SecureX中整合Tetration模組

驗證

影片指南

簡介

本檔案介紹將Cisco SecureX與Cisco Tetration整合和驗證所需的流程。

作者：Juan Castillero和Uriel Torres，編輯者：Jorge Navarrete，思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科終端進階惡意軟體防護

- Tetration安全儀表板

- SecureX控制檯中的基本導航

- 映像的可選虛擬化

採用元件

- Tetrationv安全儀表板

- Tetration管理員帳戶

- SecureX控制檯版本1.54

- SecureX管理員帳戶

- Microsoft Edge版本84.0.522.52

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Cisco Tetration平台可應對工作負載和應用安全挑戰，這些挑戰可在混合雲基礎設施中提供微分段和基於行為的異常檢測功能，Tetration模組提供3個圖塊。

Tetration易受攻擊的工作負載和庫存：描述具有已知漏洞的工作負載和總庫存計數的指標。

Tetration策略度量：描述配置的分段策略的度量。

Tetration軟體代理摘要：描述所連線的軟體代理的度量。

設定

在Tetration安全控制面板中生成API憑據

在Tetration安全控制面板中，建立新的API

- 使用管理許可權登入到Tetration安全儀表板。

- 在控制檯上導航到Your Account > API Keys。

- 按一下Create API Key

- 選擇以下元素：

1. SW感測器管理：用於配置和監視SW感測器狀態的API。

2. 流和庫存搜尋：用於查詢Tetration群集中的流和庫存專案的API。

3. 使用者、角色和範圍管理：用於讀取/新增/修改/刪除使用者、角色和作用域的根作用域所有者的API。

4. 應用程式和策略管理：用於管理應用和實施策略的API。

重要資訊：在關閉對話方塊之前檢索這些值；頁籤關閉後，無法檢索生成的API資訊。

- 儲存API憑據

- 若要建立整合權杖，請導覽至tetration-securex.link/setup

- 介紹您的Tetration URL和API憑證

- 按一下「Create Token」

- 複製整合令牌

在SecureX中整合Tetration模組

將Tetration與SecureX整合，以瞭解Tetration系統的運行狀況、暴露易受攻擊的工作負載、跟蹤分段策略以及對行為偏差做出反應。

- 在SecureX控制檯上，導航到Integrations > Click Add New Module

- 選擇Cisco Tetration模組，然後按一下Add New Module

- 為模組命名

- 貼上令牌並按一下 儲存

驗證

驗證Tetration安全控制面板中的資訊是否顯示在SecureX控制面板中。

- 在SecureX上導航到控制面板

- 按一下New Dashboard並將其命名

- 選擇以前生成的Tetration模組

- 選擇磁貼，對於本指南，所有磁貼均已新增

- 按一下 儲存

- 選擇Timeframe，並驗證Tetration中的資料是否以安全模式顯示

如果出現問題，並且未顯示任何資料，請檢視API金鑰是否正確應用。如果問題仍然存在，請與支援團隊聯絡。

影片指南