目錄

簡介

問題

解決方案

簡介

本文描述如何在流量感測器4240硬體裝置上設定正確的捕獲介面。

問題

在流量感測器4240型號上有兩個用於捕獲介面的選項。  您可以選擇使用4x10G Intel卡或2x40G Qlogic/Marvell卡。如果配置不正確，您可以看到映象到eth1和eth2的流量，但引擎狀態僅顯示eth6和eth7的統計資訊。  在這種情況下，我們需要配置正確的捕獲介面。

解決方案

流量感測器4240可在4x10G Intel卡或2x40G Qlogic/Marvell卡上收集。

訪問流量感測器裝置的本地WebUI。  可以在FlowSensor（流量感測器）的Advanced Settings（高級設定）中更改監控介面選擇。  更改監視介面選擇將導致服務重新啟動。