目錄

簡介

問題

解決方案

EFI外殼

將恢復模式新增到引導選項

簡介

本文檔介紹如何使用EFI Shell將Secure Malware Analytics®裝置引導至恢復模式並將恢復模式新增到引導選項的步驟。

問題

您可以看到如下圖所示，BIOS視窗中未顯示恢復模式：

在此案例中，為了能夠引導進入恢復模式，必須使用下一節中介紹的步驟。

解決方案

EFI外殼

步驟1.將KVM介面卡連線到外部顯示器和鍵盤，並將其插入裝置前面的KVM埠。如果CIMC可用且已配置，則可以使用遠端KVM。

步驟2.重新啟動裝置。

步驟3.在BIOS視窗中按F6獲取可能的引導目標清單。

步驟4.選擇UEFI:內建EFI外殼。

步驟5.在此之後，請在啟動指令碼完成之前按ESC以移入EFI Shell。

步驟6.可用檔案系統的清單。

步驟7。此時，您需要找到位於其中一個檔案系統中的Recovery目錄。

步驟8.導航到該目錄。

步驟9.執行命令fs1:\efi\Recovery\boot.efi

步驟10.裝置啟動至恢復模式。

將恢復模式新增到引導選項

步驟1.將KVM介面卡連線到外部顯示器和鍵盤，並將其插入裝置前面的KVM埠。如果CIMC可用且已配置，則可以使用遠端KVM。

步驟2.重新啟動裝置。

步驟3.在BIOS視窗中按F6獲取可能的引導目標清單。

步驟4.選擇輸入設定。

步驟5.導覽至Boot Options，滾動至底部，然後選擇Add New Boot Option。

步驟6.選擇Add boot option，然後鍵入Recovery。

步驟7.選擇Path for boot選項並選擇正確的File System。

步驟8.選擇<efi>、<Recovery>和<boot.efi>。

步驟9.選擇Create。

步驟10.建立新引導選項。

步驟12.使用+/ — 按#2將Recovery選項放在適當的位置。

步驟13.導覽至Save & Exit，然後選擇Save Changes and Exit。

步驟14.確認更改。

步驟15.裝置正常啟動。

有關詳細資訊，請參閱安全惡意軟體分析裝置管理指南。