目錄

簡介

建立新的SMA使用者

連結現有使用者

連結到單個SCSO帳戶的多個安全惡意軟體分析帳戶

僅用於SCSO的整合登入

支援

簡介

本檔案介紹安全惡意軟體分析(SMA)如何過渡到安全雲登入(SCSO)，作為所有使用者的獨佔驗證方法。此更改旨在跨思科安全產品提供集中且一致的登入體驗。

本文檔描述了此過渡帶來的更改，並說明了使用者如何將其SCSO帳戶連結到安全惡意軟體分析。此功能將於2026年2月19日推出。

在此日期之後，將不再支援使用本機SMA使用者名稱和密碼進行身份驗證。

安全雲登入(SCSO)

思科安全雲登入是一項集中身份管理服務，旨在跨各種思科安全應用提供統一且高度安全的登入體驗。一個SCSO帳戶可用於訪問多個思科安全服務。

所有使用者都必須具有註冊的Cisco SCSO帳戶才能訪問Secure Malware Analytics。

要註冊思科SCSO，請導航至：https://sign-on.security.cisco.com/signin/register

建立新的SMA使用者

在Secure Malware Analytics中建立新使用者的過程保持不變，包括在使用者建立後自動傳送帳戶鏈結邀請電子郵件。

建立新使用者：

1.以組織管理員身份登入安全惡意軟體分析。

2.定位至管理>使用者>新使用者。

3.輸入所需資訊：

-登入

— 角色

— 使用者名稱

— 電子郵件地址

4.按一下提交。

將新使用者帳戶連結到SCSO帳戶：

系統隨即會建立使用者帳戶，並將標題為「安全惡意軟體分析(SMA)SCSO連結請求」的邀請電子郵件從noreply@cisco.com傳送到使用者的電子郵件地址。

當使用者按一下該URL或在瀏覽器中開啟該URL時，使用者將被重定向到安全雲登入(SCSO)登入頁面。

如果使用者已註冊SCSO帳戶，則使用註冊的電子郵件地址進行身份驗證，並連結其SMA帳戶。

如果使用者沒有SCSO帳戶，則選擇Sign up now以開始註冊過程。

輸入要註冊SCSO帳戶的帳戶資訊。使用者收到一封電子郵件以啟用新的SCSO帳戶。按照電子郵件中的說明操作啟用帳戶並啟用多重身份驗證。

使用者成功註冊SCSO帳戶後，返回之前收到的Secure Malware Analytics(SMA)SCSO連結請求電子郵件，並在瀏覽器中開啟URL。

身份驗證成功後，使用者會看到將SMA帳戶與已登入SCSO帳戶連結起來的選項。

確認操作。系統會顯示一則成功訊息，說明「您的帳戶已連結」。選擇Continue with Security Cloud Sign On以登入到Secure Malware Analytics(SMA)帳戶，並接受終端使用者許可協定(EULA)以完成帳戶設定。

連結現有使用者

如果僅SCSO登入功能於2026年2月19日生效之前，現有安全惡意軟體分析(SMA)帳戶未連結到安全雲登入(SCSO)，請完成以下步驟以連結這些帳戶。

必備條件

需要註冊的安全雲登入(SCSO)帳戶。

如果尚未建立SCSO帳戶，請在以下位置註冊：https://sign-on.security.cisco.com/signin/register

程序

導航到相應的安全惡意軟體分析門戶：

- 美國 — https://panacea.threatgrid.com

- 歐盟 — https://panacea.threatgrid.eu

- 澳洲 — https://panacea.threatgrid.com.au

- 加拿大 — https://panacea.threatgrid.ca

在登入螢幕上，選擇Continue with Security Cloud Sign On以使用SCSO登入。

使用先前建立的帳戶登入到安全雲登入(SCSO)。

身份驗證成功後，出現「There are no Malware Analytics accounts linked to this SCSO account（沒有與此SCSO帳戶連結的惡意軟體分析帳戶）」消息。 以及連結帳戶的選項。

選擇連結帳戶以開始將現有安全惡意軟體分析(SMA)帳戶連結到SCSO帳戶。

在下一頁上，將顯示一個連結帳戶的選項。輸入現有的Username並選擇Request連結。

向為現有帳戶配置的電子郵件地址傳送邀請電子郵件。

在大多數情況下，此電子郵件地址與SCSO帳戶電子郵件地址匹配。如果必須更新電子郵件地址，請聯絡組織管理員或思科支援人員。

在瀏覽器中開啟邀請電子郵件中提供的URL。身份驗證成功後，系統將提示使用者確認帳戶連結。

驗證帳戶詳細資訊並選擇Confirm。

系統會顯示一條確認消息，指明帳戶已連結。選擇Continue with Security Cloud Sign On以使用SCSO登入到現有的Secure Malware Analytics帳戶。

在下一頁中，選擇要登錄到的使用者帳戶。

附註：組織管理員還可以從「使用者管理」頁面傳送SCSO帳戶連結邀請電子郵件。

連結到單個SCSO帳戶的多個安全惡意軟體分析帳戶

使用者可以使用建立新SMA使用者或連結現有使用者方法，將多個安全惡意軟體分析(SMA)帳戶連結到同一安全雲登入(SCSO)帳戶。

成功進行SCSO身份驗證後，使用者會看到一個選項，可選擇要訪問的Secure Malware Analytics帳戶。

使用者還可以在登入後使用左側導航中的選單在帳戶之間切換。

僅用於SCSO的整合登入

Umbrella SIG、Secure Access、Meraki和電子郵件威脅防禦(ETD)等整合在向Secure Malware Analytics註冊時，會自動設定Organization Administrator或Device Administrator帳戶。

邀請電子郵件傳送到整合裝置或服務提供的電子郵件地址，以便使用安全雲登入(SCSO)完成帳戶連結。

支援

如需協助或其他資訊，請聯絡思科技術協助中心(TAC)。